en	Current password
ru	Текущий пароль

en	Password
ru	Пароль

en	Last password change

en	Confirm password
ru	Подтвердите пароль

en	Update password
ru	Изменить пароль

en	You must enter your current password in order to change it
ru	Чтобы изменить пароль введите ваш текущий пароль

en	You must enter new password in order to change it
ru	Чтобы изменить пароль введите ваш новый пароль

en	Passwords do not match
ru	Пароли не совпадают

en	The current password you entered is incorrect
ru	Введённый текущий пароль неверен

en	New password and current password must be different
ru	Новый пароль должен отличаться от текущего пароля

en	Your password has been changed
ru	Ваш пароль изменён

en	Current and new password must be different