en	Launch synchronization
sk	Spustiť synchronizáciu

en	Last synchronization
sk	Posledná synchronizácia

en	Next synchronization
sk	Ďalšia synchronizácia

en	ICS url

en	Do you really want to reset this calendar? This action cannot be undone
sk	Naozaj chcete resetovať tento kalendár? Tento krok sa nedá vrátiť späť

en	Reset
sk	Vynulovať

en	Label cannot be empty
sk	Popis nemôže byť prázdny

en	label
sk	popis

en	Add
sk	Pridať

en	Synchronize reminders
sk	Synchronizovať pripomienky

en	Reminders
sk	Pripomienky

en	Auto sync deactivated
sk	Autosynchronizácia deaktivovaná

en	Automatic synchronization of this calendar is deactivated because it has generated too many errors or too many changes. ⤷A successful manual synchronization will reset this status and enable the automatic synchronization again. ⤷Manual synchronization can be done here via the ’Launch synchronization’ button or via the remote /containers/_sync API).
sk	Automatická synchronizácia tohto kalendára je deaktivovaná, pretože vygenerovala príliš veľa chýb alebo zmien. ⤷Úspešná manuálna synchronizácia vynuluje tento stav a umožní opätovnú automatickú synchronizáciu. ⤷Manuálnu synchronizáciu je možné urobiť tu pomocou tlačidla ’Launch synchronization’ alebo pomocou remote /containers/_sync API).