en	Launch synchronization
pl	Uruchom synchronizację

en	Last synchronization
pl	Ostatnia synchronizacja

en	Next synchronization
pl	Następna synchronizacja

en	ICS url
pl	URL ICS

en	Do you really want to reset this calendar? This action cannot be undone
pl	Czy na pewno chcesz zresetować ten kalendarz? Wszystkie wydarzenia zostaną usunięte. Ta operacja jest nieodwracalna

en	Reset

en	Label cannot be empty
pl	Etykieta nie może być pusta

en	label
pl	etykieta

en	Add
pl	Dodaj

en	Synchronize reminders
pl	Synchronizuj powiadomienia

en	Reminders
pl	Przypomnienia

en	Auto sync deactivated
pl	Automatyczna synchronizacja wyłączona

en	Automatic synchronization of this calendar is deactivated because it has generated too many errors or too many changes. ⤷A successful manual synchronization will reset this status and enable the automatic synchronization again. ⤷Manual synchronization can be done here via the ’Launch synchronization’ button or via the remote /containers/_sync API).
pl	Automatyczna synchronizacja tego kalendarza jest wyłączona, ponieważ wygenerowała zbyt wiele błędów lub zbyt wiele zmian. ⤷ Ręczna synchronizacja spowoduje zresetowanie tego stanu i ponowne włączenie automatycznej synchronizacji. ⤷ Synchronizację ręczną można wykonać tutaj za pomocą przycisku „Uruchom synchronizację” lub zdalnie za pośrednictwem /containers/_sync API).