en	Launch synchronization
es	Iniciar sincronización

en	Last synchronization
es	Ultima sincronización

en	Next synchronization
es	Siguiente sincronización

en	ICS url
es	Enlace ICS

en	Do you really want to reset this calendar? This action cannot be undone
es	¿Está seguro de reiniciar este calendario? Esta acción no se puede deshacer

en	Reset
es	Reiniciar

en	Label cannot be empty
es	La etiqueta no puede estar vacía

en	label
es	Etiqueta

en	Add
es	Añadir

en	Synchronize reminders
es	Sincronizar las alertas

en	Reminders
es	Recordatorios

en	Auto sync deactivated
es	Sincronización automática desactivada

en	Automatic synchronization of this calendar is deactivated because it has generated too many errors or too many changes. ⤷A successful manual synchronization will reset this status and enable the automatic synchronization again. ⤷Manual synchronization can be done here via the ’Launch synchronization’ button or via the remote /containers/_sync API).
es	La sincronización automática de este calendario está desactivada porque ha generado demasiados errores o demasiados cambios. ⤷Una sincronización manual exitosa restablecerá este estado y habilitará la sincronización automática nuevamente. ⤷La sincronización manual se puede realizar aquí mediante el botón 'Iniciar sincronización' o mediante la remota / containers / _sync API).