en	Launch synchronization
de	Synchronisation starten

en	Last synchronization
de	Letzte Synchronisation

en	Next synchronization
de	Nächste Synchronisation

en	ICS url
de	ICS Url

en	Do you really want to reset this calendar? This action cannot be undone
de	Möchten Sie wirklich diesen Kalender zurücksetzen? Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden

en	Reset
de	Zurücksetzen

en	Label cannot be empty
de	Feld kann nicht leer sein

en	label
de	Titel

en	Add
de	Hinzufügen

en	Synchronize reminders
de	Erinnerungen synchronisieren

en	Reminders
de	Erinnerungen

en	Auto sync deactivated
de	Automatische Synchronisation deaktiviert

en	Automatic synchronization of this calendar is deactivated because it has generated too many errors or too many changes. ⤷A successful manual synchronization will reset this status and enable the automatic synchronization again. ⤷Manual synchronization can be done here via the ’Launch synchronization’ button or via the remote /containers/_sync API).
de	Automatische Synchronisation des Kalenders wurde aufgrund von zu vielen Fehlern bei der letzten Synchronisation deaktiviert. ⤷Eine erfolgreiche manuelle Synchronisation löscht den Fehlerstatus und aktiviert die automatische Synchronisation.