en	Label cannot be empty
sk	Popis nemôže byť prázdny

en	label
sk	popis

en	UID

en	LDAP server
sk	Server LDAP

en	Protocol
sk	Protokol

en	LDAP base DN

en	LDAP root DN

en	LDAP user password
sk	Používateľské heslo LDAP

en	LDAP users filter
sk	Používateľský filter LDAP

en	Connection test
sk	Test spojenia

en	Accept all certificates
sk	Prijať všetky certifikáty

en	Fail to connect to LDAP server
sk	Zlyhanie pripojenia k serveru LDAP

en	Bad login or password
sk	Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo

en	Base DN not found, check existence or set server default search base

en	Reset
sk	Vynulovať

en	Do you really want to reset this addressbook? This action cannot be undone
sk	Naozaj chcete vynulovať tento adresár? Tento krok sa nedá vrátiť späť

en	Addressbook reset
sk	Vynulovanie adresára

en	Launch synchronization
sk	Spustiť synchronizáciu

en	Last sync
sk	Posledná synchronizácia