en	Label cannot be empty
de	Feld kann nicht leer sein

en	label
de	Titel

en	UID

en	LDAP server
de	LDAP Server

en	Protocol
de	Protokoll

en	LDAP base DN
de	LDAP Basis DN

en	LDAP root DN
de	LDAP Wurzel DN

en	LDAP user password
de	LDAP Benutzerkennwort

en	LDAP users filter
de	LDAP Benutzerfilter

en	Connection test
de	Verbindungstest

en	Accept all certificates
de	Alle Zertifikate akzeptieren

en	Fail to connect to LDAP server
de	Verbindung zum LDAP Server fehlgeschlagen

en	Bad login or password
de	Falsches Login oder Passwort

en	Base DN not found, check existence or set server default search base
de	Basis DN nicht gefunden

en	Reset
de	Zurücksetzen

en	Do you really want to reset this addressbook? This action cannot be undone
de	Wollen Sie das Adressbuch wirklich zurücksetzen? Diese Aktion kann nicht zurückgenommen werden

en	Addressbook reset
de	Adressbuch zurücksetzen

en	Launch synchronization
de	Synchronisation starten

en	Last sync
de	Letzte Synchronisation