en	Label cannot be empty
de	Feld kann nicht leer sein

en	label
de	Titel

en	UID

en	AD server
de	Server AD

en	Protocol
de	Protokoll

en	AD base DN
de	AD Basis DN

en	AD login
de	Login AD

en	AD user password
de	AD Benutzerkennwort

en	AD users filter
de	AD Benutzerfilter

en	Connection test
de	Verbindungstest

en	Accept all certificates
de	Alle Zertifikate akzeptieren

en	Fail to connect to AD server
de	Fehler bei der Verbindung zum AD Server

en	Bad login or password
de	Falsches Login oder Passwort

en	Base DN not found, check existence or set server default search base
de	Basis DN nicht gefunden

en	Reset
de	Zurücksetzen

en	Do you really want to reset this addressbook? This action cannot be undone
de	Wollen Sie das Adressbuch wirklich zurücksetzen? Diese Aktion kann nicht zurückgenommen werden

en	Addressbook reset
de	Adressbuch zurücksetzen

en	Launch synchronization
de	Synchronisation starten

en	Last sync
de	Letzte Synchronisation