en	Jitsi server configuration
pl	Konfiguracja serwera Jitsi

en	Server URL
pl	URL Serwera

en	Do you want to delete Jitsi server configuration?
pl	Chcesz usunąć konfigurację serwera Jitsi?

en	Delete Jitsi configuration
pl	Usuń konfigurację Jitsi