en	Mail
sk	Pošta

en	postfix
sk	Postfix

en	My networks
sk	Moje siete

en	Relay host

en	Maximum mail size (MB)
sk	Maximálna veľkosť mailu (MiB)

en	Invalid maximum mail size
sk	Neplatná maximálna veľkosť mailu

en	Reverse Proxy

en	Nginx

en	Setup wizard password
sk	Nastaviť heslo wizard

en	EAS Server

en	Default sync perms
sk	Defaultné povolenia synchronizácie

en	Allow unknown devices
sk	Povoliť neznáme zariadenia

en	Push settings
sk	Push nastavenia

en	Min push timeout (seconds)
sk	Minimálny push timeout (v sekundách)

en	Max push timeout (seconds)
sk	Maximálny push timeout (v sekundách)

en	Authentication
sk	Overenie

en	Authentication choice
sk	Výber overenia

en	Authentication
sk	Overenie

en	Internal
sk	Vnútorný

en	CAS

en	Kerberos

en	Authentication parameters
sk	Parametre overenia

en	CAS server URL

en	BlueMind domain where CAS authentication is active
sk	BlueMind doména kde autentifikácia CAS je aktívna

en	Active Directory domain
sk	Doména služby Active Directory

en	Active Directory external IP
sk	Externá adresa IP služby Active Directory

en	BlueMind domain where Kerberos authentication is active
sk	Doména BlueMind, kde je aktívne overovanie pomocou protokolu Kerberos

en	Active Directory keytab file
sk	Súbor keytab služby Active Directory

en	Restart HPS
sk	Reštartovať HPS

en	You must restart bm-hps to modify authentication parameters. It will disconnect all users ! ''OK'' -> this will restart bm-hps for you right now ''Cancel'' -> you prefer restarting it manually later
sk	Ak chcete upraviť parametre autentifikácie, musíte reštartovať bm-hps. Odpojí všetkých užívateľov! '' OK '' -> toto vám teraz reštartuje bm-hps '' Zrušiť '' -> radšej ho reštartujete neskôr ručne

en	Restarting HPS...
sk	Reštartovanie HPS...

en	We are currently restarting HPS for you. You will be automatically redirected to the authentication panel.
sk	Práve sa Vám začalo reštartovanie HPS. Automaticky budete presmerovaný na panel autentifikácie.

en	HPS needs to be restarted
sk	Je potrebné reštartovať HPS

en	FIXME MISSING
sk	CHÝBA FIXME

en	Retention
sk	Cyrus

en	Max child

en	Retention time (days) of expunged mails

en	Mail storage tiering

en	Tiering mode

en	Retention (days)

en	Message size threshold (MB)

en	Endpoint Address

en	Region

en	Access Key

en	Secret Key

en	Bucket Name

en	None

en	Integrated tiering

en	S3 Object Store

en	ScalityRing

en	SDS backup retention time (in days)

en	A remove delay (in days) can be applied when a mail is expunged. This delay is required because backups are using the same store. Configure it as high as your oldest backup. A value of 0 days disables the removal of any message in the object store.