en	Mail
pl	Poczta

en	postfix
pl	Przyrostek

en	My networks
pl	Moje sieci

en	Relay host
pl	Host przekaźnik

en	Maximum mail size (MB)
pl	Maksymalny rozmiar e-maila (MiB)

en	Invalid maximum mail size
pl	Nieprawidłowy maksymalny rozmiar wiadomości

en	Reverse Proxy
pl	Odwrotny serwer proxy

en	Nginx
pl	Serwer Nginx

en	Setup wizard password
pl	Hasło kreatora instalacji

en	EAS Server
pl	Serwer EAS

en	Default sync perms
pl	Domyślne uprawnienia synchronizacji

en	Allow unknown devices
pl	Zezwalaj na nieznane urządzenia

en	Push settings
pl	Konfiguracja push

en	Min push timeout (seconds)
pl	Min czas oczekiwania push (w sekundach)

en	Max push timeout (seconds)
pl	Maks czas oczekiwania push (w sekundach)

en	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en	Authentication choice
pl	Wybór typu uwierzytelniania

en	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en	Internal
pl	Wewnętrzne

en	CAS

en	Kerberos
pl	Protokół uwierzytelniania Kerberos

en	Authentication parameters
pl	Parametry uwierzytelniania

en	CAS server URL
pl	URL serwera CAS

en	BlueMind domain where CAS authentication is active
pl	Domena BlueMind, w której aktywne jest uwierzytelnianie CAS

en	Active Directory domain
pl	Domena usługi Active Directory

en	Active Directory external IP
pl	Zewnętrzny adres IP usługi Active Directory

en	BlueMind domain where Kerberos authentication is active
pl	Domena BlueMind, w której jest włączone uwierzytelnianie Kerberos

en	Active Directory keytab file
pl	Plik tablicy kluczy Active Directory

en	Restart HPS
pl	Uruchom ponownie HPS

en	You must restart bm-hps to modify authentication parameters. It will disconnect all users ! ''OK'' -> this will restart bm-hps for you right now ''Cancel'' -> you prefer restarting it manually later
pl	Musisz ponownie uruchomić bm-hps, aby zmodyfikować parametry uwierzytelniania. Wszyscy użytkownicy zostaną odłączeni! ''OK '' -> bm-hps zostanie teraz dla Ciebie ponownie uruchomiony "Anuluj" -> wolisz zrestartować później ręcznie

en	Restarting HPS...
pl	Trwa ponowne uruchamianie HPS ...

en	We are currently restarting HPS for you. You will be automatically redirected to the authentication panel.
pl	Aktualnie uruchamiamy dla Ciebie HPS. Zostaniesz automatycznie przekierowany do panelu uwierzytelniania.

en	HPS needs to be restarted
pl	HPS musi zostać uruchomiony ponownie

en	FIXME MISSING
pl	BRAK FIXME

en	Retention
pl	Serwer Cyrus

en	Max child
pl	Maksymalną liczba procesów potomnych

en	Retention time (days) of expunged mails
pl	Czas przechowywania (dni) usuniętych wiadomości

en	Mail storage tiering
pl	Archiwizacja

en	Tiering mode
pl	Tryb archiwizacji

en	Retention (days)
pl	Retencja - czas przechowywania (dni)

en	Message size threshold (MB)
pl	Rozmiar wiadomości (MiB)

en	Endpoint Address
pl	Adres punktu końcowego

en	Region

en	Access Key
pl	Klucz dostępu

en	Secret Key
pl	Tajny klucz

en	Bucket Name
pl	Nazwa zasobnika

en	None
pl	Żaden

en	Integrated tiering
pl	Archiwizacja natywna Cyrusa

en	S3 Object Store
pl	Magazyn obiektów S3

en	ScalityRing

en	SDS backup retention time (in days)

en	A remove delay (in days) can be applied when a mail is expunged. This delay is required because backups are using the same store. Configure it as high as your oldest backup. A value of 0 days disables the removal of any message in the object store.