en	Mail
it	Posta

en	postfix

en	My networks
it	Le mie reti

en	Relay host
it	Relay

en	Maximum mail size (MB)
it	Dimensione massima dei messaggi (MB)

en	Invalid maximum mail size
it	Dimensione massima dei messaggi non validi

en	Reverse Proxy

en	Nginx

en	Setup wizard password
it	Password del wizard di installazione

en	EAS Server
it	Server EAS

en	Default sync perms
it	Permessi di sincronizzazione predefiniti

en	Allow unknown devices
it	Autorizza i dispositivi sconosciuti

en	Push settings
it	Impostazioni di Push

en	Min push timeout (seconds)
it	Tempo minimo di ritardo (secondi)

en	Max push timeout (seconds)
it	Tempo massimo di ritardo (secondi)

en	Authentication
it	Autenticazione

en	Authentication choice
it	Scelta del tipo di autenticazione

en	Authentication
it	Autenticazione

en	Internal
it	Interno

en	CAS

en	Kerberos

en	Authentication parameters
it	Parametri di autenticazione

en	CAS server URL
it	URL del server CAS

en	BlueMind domain where CAS authentication is active
it	Dominio BlueMind su cui è attiva l’autenticazione CAS

en	Active Directory domain
it	Dominio Active Directory

en	Active Directory external IP
it	IP pubblico del dominio Active Directory

en	BlueMind domain where Kerberos authentication is active
it	Dominio BlueMind sui cui è attiva l’autenticazione Kerberos

en	Active Directory keytab file
it	File keytab di Active Directory

en	Restart HPS
it	Riavvia HPS

en	You must restart bm-hps to modify authentication parameters. It will disconnect all users ! ''OK'' -> this will restart bm-hps for you right now ''Cancel'' -> you prefer restarting it manually later
it	E necessario riavviare bm-hps per modificare i parametri di autenticazione. Tutti gli utenti saranno disconnessi! ’OK’ -> bm-hps verrà automaticamente riavviato immediatamente ’Cancel’ -> bm-hps verrà riavviato manualmente più tardi

en	Restarting HPS...
it	HPS sta ripartendo...

en	We are currently restarting HPS for you. You will be automatically redirected to the authentication panel.
it	Stiamo riavviando HPS. Verrete automaticamente indirizzati alla finestra di autenticazione.

en	HPS needs to be restarted
it	HPS deve essere riavviato

en	FIXME MISSING
it	FIXME MANCANTE

en	Retention
it	Cyrus

en	Max child

en	Retention time (days) of expunged mails
it	Tempo di mantenimento (giorni) dei messaggi cancellati

en	Mail storage tiering
it	Archivia

en	Tiering mode
it	Attiva archiviazione

en	Retention (days)
it	Mantenimento (giorni)

en	Message size threshold (MB)
it	Soglia della dimensione dei messaggi (MB)

en	Endpoint Address

en	Region

en	Access Key

en	Secret Key

en	Bucket Name

en	None

en	Integrated tiering

en	S3 Object Store

en	ScalityRing

en	SDS backup retention time (in days)

en	A remove delay (in days) can be applied when a mail is expunged. This delay is required because backups are using the same store. Configure it as high as your oldest backup. A value of 0 days disables the removal of any message in the object store.