en	Mail
fr	Messagerie

en	postfix
fr	Postfix

en	My networks
fr	Mes réseaux

en	Relay host
fr	Relai

en	Maximum mail size (MB)
fr	Taille maximale des messages (MiB)

en	Invalid maximum mail size
fr	Taille maximale des messages invalide

en	Reverse Proxy
fr	Proxy Inversé

en	Nginx

en	Setup wizard password
fr	Mot de passe de l’assistant d’installation

en	EAS Server
fr	Serveur EAS

en	Default sync perms
fr	Paramètres par défaut de synchronisation

en	Allow unknown devices
fr	Autoriser les périphériques inconnus

en	Push settings
fr	Réglage du Push

en	Min push timeout (seconds)
fr	Délai minimum (secondes)

en	Max push timeout (seconds)
fr	Délai maximum (secondes)

en	Authentication
fr	Authentification

en	Authentication choice
fr	Choix du type d’authentification

en	Authentication
fr	Authentification

en	Internal
fr	Interne

en	CAS

en	Kerberos

en	Authentication parameters
fr	Paramètres d’authentification

en	CAS server URL
fr	URL du serveur CAS

en	BlueMind domain where CAS authentication is active
fr	Domaine BlueMind sur lequel l’authentification CAS est utilisée

en	Active Directory domain
fr	Domaine Active Directory

en	Active Directory external IP
fr	IP externe du serveur Active Directory

en	BlueMind domain where Kerberos authentication is active
fr	Domaine BlueMind sur lequel l’authentification Kerberos est utilisée

en	Active Directory keytab file
fr	Fichier keytab de Active Directory

en	Restart HPS
fr	Redémarrer HPS

en	You must restart bm-hps to modify authentication parameters. It will disconnect all users ! ''OK'' -> this will restart bm-hps for you right now ''Cancel'' -> you prefer restarting it manually later
fr	Vous devez redémarrer bm-hps pour modifier les paramètres d’authentification. Tous les utilisateurs vont être déconnectés ! ’OK’ -> nous allons redémarrer bm-hps pour vous tout de suite ’Cancel’ -> vous préférez redémarrer bm-hps manuellement plus tard

en	Restarting HPS...
fr	HPS est en cours de redémarrage...

en	We are currently restarting HPS for you. You will be automatically redirected to the authentication panel.
fr	Nous sommes en train de redémarrer HPS. Vous serez automatiquement redirigés vers le panneau d’authentification.

en	HPS needs to be restarted
fr	HPS a besoin d’être redémarré

en	FIXME MISSING
fr	FIXME MANQUANT

en	Retention
fr	Rétention des mails

en	Max child

en	Retention time (days) of expunged mails
fr	Temps de rétention des mails à purger (jours)

en	Mail storage tiering
fr	Stockage hiérarchique

en	Tiering mode
fr	Type

en	Retention (days)
fr	Nombre de jours avant déplacement

en	Message size threshold (MB)
fr	Taille de messages (MiB)

en	Endpoint Address
fr	Adresse HTTP du service

en	Region
fr	Région

en	Access Key
fr	Clef d’accès (access key)

en	Secret Key
fr	Clef secrète (secret key)

en	Bucket Name
fr	Répertoire (bucket)

en	None
fr	Aucun

en	Integrated tiering
fr	Tiers de stockage natifs

en	S3 Object Store
fr	Stockage Objet S3

en	ScalityRing

en	SDS backup retention time (in days)
fr	Durée de rétention des sauvegardes SDS (jours)

en	A remove delay (in days) can be applied when a mail is expunged. This delay is required because backups are using the same store. Configure it as high as your oldest backup. A value of 0 days disables the removal of any message in the object store.
fr	Un retard à la suppression (en jours) peut être appliqué lorsqu’un mail est supprimé. Ce delai est nécessaire car les sauvegardes utilisent le même stockage objet. Configurer le délai en fonction de la durée de rétention maximum des sauvegardes. Une valeur de 0 jours désactive la suppression des mails dans le stockage objet.