en	Mail
es	Correo electrónico

en	postfix

en	My networks
es	Mis redes

en	Relay host
es	Relevo

en	Maximum mail size (MB)
es	Límite máximo del tamaño (MB) del correo-electrónico

en	Invalid maximum mail size
es	Capacidad máxima invalida

en	Reverse Proxy
es	Invertir Proxy

en	Nginx

en	Setup wizard password
es	Configuración de la contraseña del asistente

en	EAS Server
es	EAS Servidor

en	Default sync perms
es	Perms de sincronización predeterminados

en	Allow unknown devices
es	Permitir dispositivos desconocidos

en	Push settings
es	Push configuración

en	Min push timeout (seconds)
es	Tiempo de espera mínimo de empuje (segundos)

en	Max push timeout (seconds)
es	Tiempo de espera máximo de empuje (segundos)

en	Authentication
es	Autentificación

en	Authentication choice
es	Elección de autenticación

en	Authentication
es	Autenticación

en	Internal
es	Interno

en	CAS

en	Kerberos

en	Authentication parameters
es	Parámetros de autenticación

en	CAS server URL
es	CAS servidor URL

en	BlueMind domain where CAS authentication is active
es	Dominio BlueMind donde la autenticación CAS está activa

en	Active Directory domain
es	Dominio de Active Directory

en	Active Directory external IP
es	IP externa de Active Directory

en	BlueMind domain where Kerberos authentication is active
es	Dominio BlueMind donde la autenticación Kerberos está activa

en	Active Directory keytab file
es	Archivo de tabla de claves de Active Directory

en	Restart HPS
es	Reiniciar HPS

en	You must restart bm-hps to modify authentication parameters. It will disconnect all users ! ''OK'' -> this will restart bm-hps for you right now ''Cancel'' -> you prefer restarting it manually later
es	Debe reiniciar bm-hps para modificar los parámetros de autenticación. ¡Desconectará a todos los usuarios! '' OK '' -> esto reiniciará bm-hps ahora mismo '' Cancelar '' -> prefiere reiniciarlo manualmente más tarde

en	Restarting HPS...
es	Reinicio de HPS ...

en	We are currently restarting HPS for you. You will be automatically redirected to the authentication panel.
es	Actualmente estamos reiniciando HPS para usted. Serás redirigido automáticamente al panel de autenticación.

en	HPS needs to be restarted
es	HPS debe reiniciarse

en	FIXME MISSING
es	FIXME FALTA

en	Retention
es	Cyrus

en	Max child
es	Max niño/a

en	Retention time (days) of expunged mails
es	Tiempo de retención (días) de correos borrados

en	Mail storage tiering
es	Archivo

en	Tiering mode
es	Modo de archivo

en	Retention (days)
es	Retención (días)

en	Message size threshold (MB)
es	Umbral de tamaño de mensaje (MB)

en	Endpoint Address
es	Dirección de punto final

en	Region
es	Región

en	Access Key
es	Llave de acceso

en	Secret Key
es	Llave secreta

en	Bucket Name
es	Nombre de la cubeta

en	None
es	Ninguno

en	Integrated tiering
es	Archivo nativo de Cyrus

en	S3 Object Store
es	Almacén de objetos S3

en	ScalityRing

en	SDS backup retention time (in days)

en	A remove delay (in days) can be applied when a mail is expunged. This delay is required because backups are using the same store. Configure it as high as your oldest backup. A value of 0 days disables the removal of any message in the object store.