en	EAS Server
uk	EAS сервер

en	Default sync settings
uk	Дозвол синхронізації за замовчуванням

en	Allow unknown devices
uk	Дозвіл невідомих пристроїв

en	Push settings
uk	налаштування Push

en	Min push timeout (seconds)
uk	Мінімальний тайм-аут Push (секунди)

en	Max push timeout (seconds)
uk	Максимальний тайм-аут Push (секунди)