en	EAS Server

en	Default sync settings
sk	Defaultné povolenia synchronizácie

en	Allow unknown devices
sk	Povoliť neznáme zariadenia

en	Push settings
sk	Push nastavenia

en	Min push timeout (seconds)
sk	Minimálny push timeout (v sekundách)

en	Max push timeout (seconds)
sk	Maximálny push timeout (v sekundách)