en	EAS Server
pl	Serwer EAS

en	Default sync settings
pl	Domyślne ustawienia synchronizacji

en	Allow unknown devices
pl	Zezwalaj na nieznane urządzenia

en	Push settings
pl	Konfiguracja push

en	Min push timeout (seconds)
pl	Min czas oczekiwania push (w sekundach)

en	Max push timeout (seconds)
pl	Maks czas oczekiwania push (w sekundach)