en	EAS Server
it	Server EAS

en	Default sync settings
it	Permessi di sincronizzazione predefiniti

en	Allow unknown devices
it	Autorizza i dispositivi sconosciuti

en	Push settings
it	Impostazioni di Push

en	Min push timeout (seconds)
it	Tempo minimo di ritardo (secondi)

en	Max push timeout (seconds)
it	Tempo massimo di ritardo (secondi)