en	EAS Server
fr	Serveur EAS

en	Default sync settings
fr	Synchronisation par défaut

en	Allow unknown devices
fr	Autoriser les périphériques inconnus

en	Push settings
fr	Réglage du Push

en	Min push timeout (seconds)
fr	Délai minimum (secondes)

en	Max push timeout (seconds)
fr	Délai maximum (secondes)