en	EAS Server
es	EAS Servidor

en	Default sync settings
es	Permiso de sincronización por defecto

en	Allow unknown devices
es	Permitir dispositivos desconocidos

en	Push settings
es	Push configuración

en	Min push timeout (seconds)
es	Tiempo de espera mínimo de empuje (segundos)

en	Max push timeout (seconds)
es	Tiempo de espera máximo de empuje (segundos)