en	EAS Server

en	Default sync settings
de	Standard Sync-Einstellungen

en	Allow unknown devices
de	Erlaube unbekannte Geräte

en	Push settings
de	Push Einstellungen

en	Min push timeout (seconds)
de	Minimales Push Timeout (Sekunden)

en	Max push timeout (seconds)
de	Maxinales Push Timeout (Sekunden)