en	Authentication
sk	Overenie

en	Authentication
sk	Overenie

en	CAS server URL

en	Default CAS authentication domain

en	Default domain
sk	Predvoliť doménu

en	Domains
sk	Domény

en	Authentication parameters
sk	Parametre overenia

en	Global
sk	Globálne