en	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en	CAS server URL

en	Default CAS authentication domain

en	Default domain
pl	Domena domyślna

en	Domains
pl	Domeny

en	Authentication parameters
pl	Parametry uwierzytelniania

en	Global
pl	Globalne