en	Authentication
fr	Authentification

en	Authentication
fr	Authentification

en	CAS server URL
fr	URL du serveur CAS

en	Default CAS authentication domain
fr	Domaine d'authentification CAS par défaut

en	Default domain
fr	Domaine par défaut

en	Domains
fr	Domaines

en	Authentication parameters
fr	Paramètres d'authentification

en	Global
fr	Général