en	Authentication
fr	Authentification

en	Authentication
fr	Authentification

en	CAS server URL

en	Default CAS authentication domain

en	Default domain
fr	Domaine par défaut

en	Domains
fr	Domaines

en	Authentication parameters

en	Global
fr	Général