en	Authentication
de	Authentifizierung

en	Authentication
de	Authentifizierung

en	CAS server URL

en	Default CAS authentication domain

en	Default domain
de	Standard Domäne

en	Domains
de	Domänen

en	Authentication parameters
de	Authentifizierungsparameter

en	Global