en	Name
uk	Назва

en	Description
uk	Опис

en	New server
uk	Новий сервер

en	Remove
uk	Вилучити

en	Search
uk	Пошук

en	Name
uk	Назва

en	IP

en	FQDN

en	Basic parameters
uk	Загальні параметри

en	Server roles
uk	Ролі серверу

en	Server: ''{0}''
uk	Сервер: ''{0}''

en	Delete

en	Host

en	Server created

en	Fail to create server

en	Server updated

en	Fail to update server