en	Name
pl	Nazwa

en	Description
pl	Opis

en	New server
pl	Nowy serwer

en	Remove
pl	UsuÅ„

en	Search
pl	Wyszukaj

en	Name
pl	Nazwisko

en	IP

en	FQDN

en	Basic parameters
pl	Podstawowe parametry

en	Server roles
pl	Role serwera

en	Server: ''{0}''
pl	Serwer: "{0}"

en	Delete
pl	Usuń

en	Host

en	Server created
pl	Serwer utworzony

en	Fail to create server
pl	Błąd podczas tworzenia serwera

en	Server updated
pl	Serwer zaktualizowany

en	Fail to update server
pl	Błąd podczas aktualizacji serwera