en	Authentication choice
sk	Výber overenia

en	Authentication
sk	Overenie

en	Internal
sk	Vnútorný

en	CAS

en	Kerberos

en	OpenID

en	Authentication parameters
sk	Parametre overenia

en	CAS server URL

en	CAS URL should be a valid http(s) url and end with /

en	Active Directory domain
sk	Doména služby Active Directory

en	Active Directory must not be empty

en	Active Directory server
sk	Externá adresa IP služby Active Directory

en	Active Directory server must not be empty

en	Active Directory keytab file
sk	Súbor keytab služby Active Directory

en	Missing keytab file

en	ktpass command principal name

en	useful to generate the keytab file on Active Directory server

en	Third-party OpenId server URL

en	Third-party OpenId server URL must not be empty

en	OpenId client ID

en	OpenId client ID must not be empty

en	OpenId client secret

en	OpenId client secret must not be empty