en	Authentication choice
pl	Wybór typu uwierzytelniania

en	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en	Internal
pl	Wewnętrzne

en	CAS

en	Kerberos
pl	Protokół uwierzytelniania Kerberos

en	OpenID

en	Authentication parameters
pl	Parametry uwierzytelniania

en	CAS server URL
pl	URL serwera CAS

en	CAS URL should be a valid http(s) url and end with /

en	Active Directory domain
pl	Domena usługi Active Directory

en	Active Directory must not be empty

en	Active Directory server
pl	Zewnętrzny adres IP usługi Active Directory

en	Active Directory server must not be empty

en	Active Directory keytab file
pl	Plik tablicy kluczy Active Directory

en	Missing keytab file

en	ktpass command principal name

en	useful to generate the keytab file on Active Directory server

en	Third-party OpenId server URL

en	Third-party OpenId server URL must not be empty

en	OpenId client ID

en	OpenId client ID must not be empty

en	OpenId client secret

en	OpenId client secret must not be empty