en	Authentication choice
fr	Choix du type d’authentification

en	Authentication
fr	Authentification

en	Internal
fr	Interne

en	CAS

en	Kerberos

en	OpenID

en	Authentication parameters
fr	Paramètres d’authentification

en	CAS server URL
fr	URL du serveur CAS

en	CAS URL should be a valid http(s) url and end with /
fr	L'URL du serveur CAS doit-être une URL http(s) valide et se terminant par /

en	Active Directory domain
fr	Domaine Active Directory

en	Active Directory must not be empty
fr	Le domaine Active Directory doit-être renseigné

en	Active Directory server
fr	Serveur Active Directory

en	Active Directory server must not be empty
fr	Le serveur Active Directory doit-être renseigné

en	Active Directory keytab file
fr	Fichier keytab de Active Directory

en	Missing keytab file
fr	Fichier keytab manquant

en	ktpass command principal name
fr	Nom principal de la commande ktpass

en	useful to generate the keytab file on Active Directory server
fr	Utile pour générer le fichier keytab sur le serveur Active Directory

en	Third-party OpenId server URL
fr	URL du server OpenID tiers

en	Third-party OpenId server URL must not be empty
fr	L’URL du serveur OpenID tiers doit-être renseignée

en	OpenId client ID
fr	Identifiant du client OpenId

en	OpenId client ID must not be empty
fr	L’identifiant du client OpenId doit-être renseignée

en	OpenId client secret
fr	Secret du client OpenId

en	OpenId client secret must not be empty
fr	Le secret du client OpenId doit-être renseignée