en	Authentication choice
es	Elección de autenticación

en	Authentication
es	Autenticación

en	Internal
es	Interno

en	CAS

en	Kerberos

en	OpenID

en	Authentication parameters
es	Parámetros de autenticación

en	CAS server URL
es	CAS servidor URL

en	CAS URL should be a valid http(s) url and end with /

en	Active Directory domain
es	Dominio de Active Directory

en	Active Directory must not be empty

en	Active Directory server
es	IP externa de Active Directory

en	Active Directory server must not be empty

en	Active Directory keytab file
es	Archivo de tabla de claves de Active Directory

en	Missing keytab file

en	ktpass command principal name

en	useful to generate the keytab file on Active Directory server

en	Third-party OpenId server URL

en	Third-party OpenId server URL must not be empty

en	OpenId client ID

en	OpenId client ID must not be empty

en	OpenId client secret

en	OpenId client secret must not be empty