en	LDAP import

en	LDAP

en	Enable LDAP import

en	LDAP server hostname or IP

en	Protocol
sk	Protokol

en	LDAP base DN

en	LDAP root DN

en	LDAP user password
sk	Používateľské heslo LDAP

en	LDAP users filter
sk	Používateľský filter LDAP

en	LDAP groups filter

en	Extern ID

en	Connection test
sk	Test spojenia

en	Split domain group

en	Start global synchronization

en	Start incremental synchronization

en	Last successful import
sk	Posledný úspešný import

en	Unknown
sk	Neznámy

en	Last import status
sk	Posledný status importu

en	You must save domain before starting synchronization
sk	Musíte uložiť doménu pred začatím synchronizácie

en	Fail
sk	Zlyhanie

en	Ldap parameter tests success

en	Incremental synchronization start successfuly
sk	Postupná synchronizácia začala úspešne

en	Incremental synchronization start fail
sk	Zlyhanie začiatku postupnej synchronizácie

en	Global synchronization start successfuly
sk	Celková synchronizácia začala úspešne

en	Global synchronization start fail
sk	Začiatok celkovej synchronizácie zlyhal

en	Accept all certificates
sk	Prijať všetky certifikáty