en	LDAP import
pl	Import LDAP

en	LDAP

en	Enable LDAP import
pl	Włącz import LDAP

en	LDAP server hostname or IP
pl	Nazwa lub adres IP serwera LDAP

en	Protocol
pl	Protokół

en	LDAP base DN
pl	Katalog główny

en	LDAP root DN
pl	Unikalna nazwa (DN) użytkownika

en	LDAP user password
pl	Hasło

en	LDAP users filter
pl	Filtry użytkowników LDAP

en	LDAP groups filter
pl	Filtr grup LDAP

en	Extern ID
pl	Identyfikator (ID) zewnętrzny

en	Connection test
pl	Test połączenia

en	Split domain group
pl	Grupa podzielonej domeny

en	Start global synchronization
pl	Rozpocznij globalną synchronizację

en	Start incremental synchronization
pl	Rozpocznij synchronizację przyrostową

en	Last successful import
pl	Ostatni udany import

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Last import status
pl	Status ostatniego importu

en	You must save domain before starting synchronization
pl	Przed rozpoczęciem synchronizacji musisz zapisać domenę

en	Fail
pl	Niepowodzenie

en	Ldap parameter tests success
pl	Test parametrów LDAP zakończony sukcesem

en	Incremental synchronization start successfuly
pl	Synchronizacja przyrostowa rozpoczęta pomyślnie

en	Incremental synchronization start fail
pl	Niepowodzenie startu synchronizacji przyrostowej

en	Global synchronization start successfuly
pl	Globalna synchronizacja rozpoczęta pomyślnie

en	Global synchronization start fail
pl	Niepowodzenie startu synchronizacji globalnej

en	Accept all certificates
pl	Zaakceptuj wszystkie certyfikaty