en	LDAP import
it	Import da LDAP

en	LDAP

en	Enable LDAP import
it	AbilitÃ  importazione LDAP

en	LDAP server hostname or IP
it	Nome o IP del server LDAP

en	Protocol
it	Protocollo

en	LDAP base DN
it	Radice di LDAP

en	LDAP root DN
it	DN radice di LDAP

en	LDAP user password
it	Password utente di LDAP

en	LDAP users filter
it	Filtro utenti di LDAP

en	LDAP groups filter
it	Filtro dei gruppi LDAP

en	Extern ID
it	ID esterno

en	Connection test
it	Test di connessione

en	Split domain group
it	Gruppo split domain

en	Start global synchronization
it	Avvia sincronizzazione globale

en	Start incremental synchronization
it	Avvia sincronizzazione incrementale

en	Last successful import
it	Ultimo import completato con successo

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Last import status
it	Stato dell’ultimo import

en	You must save domain before starting synchronization
it	Salvare il dominio prima di avviare la sincronizzazione

en	Fail
it	Fallito

en	Ldap parameter tests success
it	Test positivo dei parametri LDAP

en	Incremental synchronization start successfuly
it	Sincronizzazione incrementale avviata con successo

en	Incremental synchronization start fail
it	Avvio sincronizzazione incrementale fallito

en	Global synchronization start successfuly
it	Sincronizzazione globale avviata con successo

en	Global synchronization start fail
it	Avvio sincronizzazione globale fallito

en	Accept all certificates
it	Accetta tutti i certificati