en	LDAP import
fr	Import LDAP

en	LDAP

en	Enable LDAP import
fr	Activer l’import LDAP

en	LDAP server hostname or IP
fr	Nom ou IP du serveur LDAP

en	Protocol
fr	Protocole

en	LDAP base DN
fr	Racine de l’annuaire

en	LDAP root DN
fr	DN de l’utilisateur

en	LDAP user password
fr	Mot de passe

en	LDAP users filter
fr	Filtre des utilisateurs LDAP

en	LDAP groups filter
fr	Filtre des groupes LDAP

en	Extern ID
fr	ID externe

en	Connection test
fr	Tester la connexion

en	Split domain group
fr	Groupe de segmentation du domaine

en	Start global synchronization
fr	Démarrer synchronisation globale

en	Start incremental synchronization
fr	Démarrer synchronisation incrémentale

en	Last successful import
fr	Dernière exécution réussie

en	Unknown
fr	Inconnue

en	Last import status
fr	Status du dernier import

en	You must save domain before starting synchronization
fr	Vous devez enregistrer le domaine avant de pouvoir démarrer la synchronisation

en	Fail
fr	Échec

en	Ldap parameter tests success
fr	Test des paramètres LDAP réussi

en	Incremental synchronization start successfuly
fr	Synchronisation incrémentale démarrée avec succès

en	Incremental synchronization start fail
fr	Échec du démarrage de la synchronisation incrémentale

en	Global synchronization start successfuly
fr	Synchronisation globale démarrée avec succès

en	Global synchronization start fail
fr	Échec du démarrage de la synchronisation globale

en	Accept all certificates
fr	Accepter tous les certificats