en	LDAP import
de	Verzeichnis

en	LDAP

en	Enable LDAP import
de	LDAP-Import aktivieren

en	LDAP server hostname or IP
de	LDAP Server oder IP

en	Protocol
de	Protokoll

en	LDAP base DN
de	LDAP Basis DN

en	LDAP root DN
de	LDAP Wurzel DN

en	LDAP user password
de	LDAP Benutzerkennwort

en	LDAP users filter
de	LDAP Benutzerfilter

en	LDAP groups filter
de	LDAP Gruppenfilter

en	Extern ID
de	Externe ID

en	Connection test
de	Verbindungstest

en	Split domain group
de	Split Domänengruppe

en	Start global synchronization
de	Starte globale Synchronisation

en	Start incremental synchronization
de	Starte inkrementelle Synchronisation

en	Last successful import
de	Letzter erfolgreicher Import

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Last import status
de	Status des letzten Imports

en	You must save domain before starting synchronization
de	die Domäne muss vor der Synchronisation gespeichert werden

en	Fail
de	Fehler

en	Ldap parameter tests success
de	LDAP Parametertest erfolgreich

en	Incremental synchronization start successfuly
de	Start der inkrementellen Sycnhronisation erfolgreich beendet

en	Incremental synchronization start fail
de	Start der inkrementellen Sycnhronisation fehlerhaft

en	Global synchronization start successfuly
de	Globale Synchronisation erfolgreich gestartet

en	Global synchronization start fail
de	Globale Synchronisation fehlerhaft

en	Accept all certificates
de	Alle Zertifikate akzeptieren