en	Identifier
uk	Ідентифікатор

en	Status
uk	Статус

en	Scheduled job
uk	Заплановані завдання

en	Search
uk	Пошук

en	Type
uk	Тип

en	Scheduling
uk	Планування

en	Latest executions
uk	Останнє виконання

en	No recorded execution
uk	Немає записів виконання

en	Domain
uk	Домен

en	Next execution
uk	Наступне виконання

en	Previous execution
uk	Попереднє виконання

en	Description
uk	Опис

en	Information
uk	Загальні параметри

en	Scheduled job: {0}
uk	Заплановане завдання: {0}

en	Start now
uk	Виконати зараз

en	Cancel

en	{0} seconds
uk	{0} секунд

en	Execution duration
uk	Тривалість виконання

en	Add filter...
uk	Додати фільтр

en	Remove selected executions
uk	Видалити обрані виконання

en	Execution was successful
uk	Виконано успішно

en	Problems occurred
uk	При виконанні виникла проблема

en	Execution failed
uk	Невдале виконання

en	Scheduled job is running
uk	Йде виконання

en	Close
uk	Закрити

en	Per installation
uk	По установці

en	Per domain
uk	По домену

en	Scheduling kind
uk	Тип планування

en	Automatic
uk	Автоматично

en	The task determines when to start by itself, with its own criteria (eg. an import process might start when it detects changes).
uk	Завдання виконується автоматично за своїми критеріями (наприклад, імпорт виконується, коли помічено зміни)

en	Scheduled
uk	Заплановано

en	Disabled
uk	Вимкнено

en	The tasks never executes
uk	Завдання не мало виконань

en	Periodic (min)
uk	Періодично (мін)

en	Periodic (h)
uk	Періодично (ч)

en	Daily
uk	Щодня

en	Every
uk	Кожні

en	Minute(s)
uk	Хвилини

en	Hour(s)
uk	Години

en	Mo
uk	Пн

en	Tu
uk	Вт

en	We
uk	Ср

en	Th
uk	Чт

en	Fr
uk	Пт

en	Sa
uk	Сб

en	Su
uk	Нд

en	At
uk	У

en	Note: This time is based on GMT, not your timezone.
uk	Нотатка: Цей час є відносним до GMT.

en	Invalid planification
uk	Хибне планування

en	View logs
uk	Подивитись журнал

en	Report
uk	Звіт

en	Send report
uk	Надіслати звіт

en	Recipient List (separated with space)
uk	Список отримувачів (через пробіл)

en	Log level
uk	Рівень звітування

en	Scheduled Jobs

en	Planning