en	Identifier
sk	Identifikátor

en	Status
sk	Stav

en	Scheduled job
sk	Naplánovaná úloha

en	Search
sk	Hľadať

en	Type
sk	Typ

en	Scheduling
sk	Plánovanie

en	Latest executions
sk	Posledné vykonanie

en	No recorded execution
sk	Neuložené vykonanie

en	Domain
sk	Doména

en	Next execution
sk	Ďalšie vykonanie

en	Previous execution
sk	Predchádzajúce vykonanie

en	Description
sk	Popis

en	Information
sk	Informácie

en	Scheduled job: {0}
sk	Plánovaná úloha: {0}

en	Start now
sk	Začať teraz

en	Cancel

en	{0} seconds
sk	{0} sekundy

en	Execution duration
sk	Trvanie úlohy

en	Add filter...
sk	Pridať filter...

en	Remove selected executions
sk	Odstrániť vybrané akcie

en	Execution was successful
sk	Vykonanie úlohy bolo úspešné

en	Problems occurred
sk	Nastal problém

en	Execution failed
sk	Spustenie zlyhalo

en	Scheduled job is running
sk	Prebieha plánovaná úloha

en	Close
sk	Zatvoriť

en	Per installation
sk	Nová inštalácia

en	Per domain
sk	Per doména

en	Scheduling kind
sk	Druh plánovania

en	Automatic
sk	Automaticky

en	The task determines when to start by itself, with its own criteria (eg. an import process might start when it detects changes).
sk	Úloha určí kedy začne sama, s jej kritériami (napr. proces importu začne, kde sa vydetekujú zmeny).

en	Scheduled
sk	Naplánované

en	Disabled
sk	Zakázaný

en	The tasks never executes
sk	Úloha neuskutočnená

en	Periodic (min)
sk	Periodická (min)

en	Periodic (h)
sk	Perodický (h)

en	Daily
sk	Denne

en	Every
sk	Každých

en	Minute(s)
sk	minút

en	Hour(s)
sk	hodín

en	Mo

en	Tu
sk	Ut

en	We
sk	Str

en	Th
sk	Štv

en	Fr
sk	Pi

en	Sa
sk	So

en	Su
sk	Ne

en	At
sk	V

en	Note: This time is based on GMT, not your timezone.
sk	Poznámka: Tento čas je nastavený podľa GMT, nie vašej časovej zóne.

en	Invalid planification
sk	Neplatné plánovanie

en	View logs
sk	Zobraziť záznamy

en	Report
sk	Správa

en	Send report
sk	Posiela sa hlásenie...

en	Recipient List (separated with space)
sk	Zoznam príjemcov (oddelené medzerami)

en	Log level
sk	Úroveň záznamov

en	Scheduled Jobs

en	Planning