en	File hosting(general)
pl	Hosting plików (Główny)

en	Retention time (days)
pl	Czas retencji (dni)

en	Settings
pl	Ustawienia

en	Auto detachment limit (MB)
pl	Limit automatycznego odłączenia (MB)

en	Maximum linked attachment size (MB)
pl	Maksymalny rozmiar załącznika odłączonego (MB)

en	Backup File hosting data
pl	Plik kopii zapasowej danych hostingu

en	There is no File hosting implementation present!
pl	Brak implementacji hostingu plików!