en	File hosting(general)
it	Hosting dei file (generale)

en	Retention time (days)
it	Tempo di conservazione (giorni)

en	Settings
it	Impostazioni

en	Auto detachment limit (MB)
it	Limite di auto sganciamento (MB)

en	Maximum linked attachment size (MB)
it	Dimensione massima per allegati sganciati (MB)

en	Backup File hosting data
it	Backup dei dati di hosting dei file

en	There is no File hosting implementation present!
it	L’hosting dei file non è attivato!