en	File hosting(general)
fr	Filehosting(Général)

en	Retention time (days)
fr	Temps de conservation (jours)

en	Settings
fr	Réglages

en	Auto detachment limit (MB)
fr	Seuil de détachment auto (MiB)

en	Maximum linked attachment size (MB)
fr	Taille maximale d’une pièce jointe détachée (MiB)

en	Backup File hosting data
fr	Sauvegarde fichiers de Filehosting

en	There is no File hosting implementation present!
fr	Il n’y a aucune implémentation de FileHosting !