en	File hosting(general)
de	Filehosting (Allgemein)

en	Retention time (days)
de	Vorhaltedauer

en	Settings
de	Einstellungen

en	Auto detachment limit (MB)
de	Automatische Ablage (MB)

en	Maximum linked attachment size (MB)
de	Maximale Dateigrösse

en	Backup File hosting data
de	Backup Filehosting Daten

en	There is no File hosting implementation present!
de	Es ist keine Filehosting Implementierung installiert!