en	0 means ''No limit''
sk	0 znamená "Bez limitu"

en	MiB

en	GiB

en	Set quota to
sk	Nastaviť kvótu na

en	No quota
sk	Bez kvóty

en	Quota used
sk	Použitá kvóta