en	0 means ''No limit''
pl	0 znaczy "Brak limitu"

en	MiB

en	GiB

en	Set quota to
pl	Ustaw limit na

en	No quota
pl	Bez ograniczeń

en	Quota used
pl	Wykorzystany limit