en	0 means ''No limit''
fr	0 signifie " Pas de limite "

en	MiB
fr	Mo

en	GiB
fr	Go

en	Set quota to
fr	Positionner un quota à

en	No quota
fr	Pas de quota

en	Quota used
fr	Quota utilisé