en	Your server certificate reaches its end of validity soon
fr	Votre certificat serveur sera bientôt expiré

en	The certificate {0} will expire in {1} days
fr	Le certificat {0} expire dans {1} jours

en	The Let's Encrypt certificate renewal failed: {0}
fr	Le renouvellement du certificat Let's Encrypt a échoué: {0}