en	Your server certificate reaches its end of validity soon
de	Ihr Server-Zertifikat wird in KÃ¼rze ablaufen

en	The certificate {0} will expire in {1} days
de	Das Zertifikat {0} wird in {1} Tagen ablaufen

en	The Let's Encrypt certificate renewal failed: {0}
de	Die Erneuerung des Let's Encrypt-Zertifikats ist aufgrund folgenden Fehlers fehlgeschlagen: {0}