en	Invalid LDAP login
pl	Nieprawidłowy login LDAP użytkownika

en	Invalid LDAP base DN
pl	Nieprawidłowe uwierzytelnienie LDAP bazy DN

en	LDAP protocol must not be null
pl	Należy zdefiniować protokół LDAP

en	Invalid LDAP protocol
pl	Nieprawidłowy protokół LDAP

en	Invalid hostname
pl	Nieprawidłowa nazwa hosta

en	Invalid port

en	Invalid LDAP user filter
pl	Nieprawidłowy filtr użytkownika LDAP

en	Invalid LDAP group filter
pl	Nieprawidłowy filtr grupy LDAP