en	Invalid LDAP login
fr	DN de l'utilisateur incorrect

en	Invalid LDAP base DN
fr	La racine de l'annuaire LDAP est incorrecte

en	LDAP protocol must not be null
fr	Le protocole LDAP doit-être défini

en	Invalid LDAP protocol
fr	Le protocole LDAP est invalide

en	Invalid hostname
fr	Le nom du serveur LDAP est incorrect

en	Invalid port
fr	Le port du serveur LDAP est incorrect

en	Invalid LDAP user filter
fr	Filtre LDAP des utilisateurs invalide

en	Invalid LDAP group filter
fr	Filtre LDAP des groupes invalide